//Projet Installation Météorologique Automatique

//Gracias Transley
//Havard Nicolas
//Knockaert Amaury
//Qiang Keren



//CREATE DATABASE meteo


drop table if exists Mesure ;



CREATE TABLE Mesure
(
	luminosite numeric,
	temperature numeric,
	pression numeric,
	humidite numeric,
	vent numeric,
	annee numeric NOT NULL,
	mois numeric NOT NULL,
	jour numeric NOT NULL,
	heure numeric NOT NULL,
	minute numeric NOT NULL,
	PRIMARY KEY(annee, mois, jour, heure, minute)
);